Derrame Petrolero en el Golfo de México, Consecuencia de la Dictadura del Lucro, Responsabilidad del Capitalismo destructor

Presentamos este texto (que había aparecido como comentario) redactado por un compañero anarquista internacionalista de un medio que actúa en Xalapa, Veracruz (México). Estos compañeros forman parte del medio de contactos que gravitan, junto con el GSL (Grupo socialista libertario) y PAM (Proyecto anarquista metropolitano), en un medio anarquista donde el internacionalismo es un eje de sus preocupaciones, un medio donde se desarrolla la conciencia de la necesidad de una solución mundial a este sistema de explotación, el capitalismo. Ha sido con estos grupos (GSL-PAM) que la CCI intervino en octubre y noviembre del año pasado a propósito del despido de 44 mil electricistas. Esta intervención fue la ocasión de un interesante y vivo debate que se puede consultar en esta web